%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Dissertacao de Mestrado / Dept Fisica, CFM, UFSC              %
% Andre@UFSC - 2011                                             %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%***************************************************************%
%                                                               %
%                        Agradecimentos                         %
%                                                               %
%***************************************************************%

\chapter*{Agradecimentos}

Agradece

% End of Acknowledgments
